[yad]:medkit
class					= II_ATTCH
visual					= medic\item_yad.ogf

attach_angle_offset		= -0.287979, 0, 0
attach_position_offset	= 0.096910, -0.013594, 0.04
attach_bone_name		= bip01_r_hand
auto_attach				= false
inv_grid_width			= 0
inv_grid_height			= 0

[rx_attach_bandage]:bandage
class					= II_ATTCH
attach_angle_offset		= 1.57, 3.14, -1.7
attach_position_offset		= 0.11, 0.06, 0.05
attach_bone_name			= bip01_r_hand
auto_attach				= false
inv_grid_width			= 0
inv_grid_height			= 0

